Matrikelnummer Name

Mathematik 1 (Analysis) - Klausur 4.7.2002 (B)

1. Es sei f : [0, 1] → R eine monoton steigende Funktion, die für die folgenden Stützstellen die folgenden Werte annimmt:

x 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 f(x) 1.00 1.01 1.04 1.09 1.16 1.25 1.36 1.49 1.64 1.81 2.00 Man berechne

∫_1 0 f(x)dx möglichst genau.

Wie genau kann der Wert dieses Integrals überhaupt berechnet werden?

2. Es sei f : [1, 2] → R gegeben durch x →

∫_x 1 t^tdt, und g : [1, 2] → R gegeben durch x →

∫_x 1 e^{t2} dt.

Ist die Funktion f · g : [1, 2] → R differenzierbar?

Falls ja, berechnen Sie die Ableitung an der Stelle x = 1. Wenn der Wert durch ein CA-System berechnet wird, ist die Richtigkeit des Resultates zu beweisen.