Matrikelnummer Name

Mathematik 1 (Analysis) - Klausur 8.10.2002 (A)

1. Aus einem Baumstamm mit kreisförmigem Querschnitt von konstantem Durchmesser d soll ein Pfosten von rechteckigem Querschnitt mit maximaler Tragfähigkeit geschnitten werden. Die Tragfähigkeit ist proportional zu h^2b, wobei h die Höhe und b die Breite ist. Existiert ein Maximum? Wird es an einer eindeutigen Stelle erreicht? Wenn ja, wie müssen h und b gewählt werden, damit der Maximalwert erreicht wird?

2. Ist die Funktion max : R^2 → R gleichmäßig stetig bezüglich der Metrik d((a_1, a_2), (b_1, b_2)) := max(|a_1 − b_1|, |a_2 − b_2|) auf R^2 und derüblichen Metrik d(a, b) := |a−b| auf R? Wenn ja, geben Sie einen Stetigkeitsmodul an.